Ajuda do Utilitário de Saída para TV S3


Dispositivos de Vídeo: exibe e seleciona os dispositivos de vídeo ativos. O dispositivo de vídeo ativo pode ser o CRT, o televisor ou ambos.


CRT: selecione para ligar a tela do monitor CRT. #


TV: selecione para ligar a tela do televisor.


Mapa de bits do CRT: mostra o status do CRT.  Se não houver um CRT conectado, o mapa de bits do CRT exibe uma tela em branco. Se o CRT estiver conectado mas não estiver ativo, o mapa de bits do CRT exibe uma tela em branco.  Se o CRT estiver conectado e ativo, será exibida uma imagem representando uma área de trabalho.


Mapa de bits da TV: mostra o status da TV.  Se a TV não estiver conectada,  o mapa de bits da TV exibe uma tela em branco. Se a TV estiver conectada mas não estiver ativa,  o mapa de bits da TV exibe uma tela em branco. Se a TV estiver conectada e ativa, será exibida uma imagem representando a área de trabalho. Caso a resolução atual não comporte saída para TV, a tela do mapa de bits estará em branco e o mapa de bits aparecerá com um círculo vermelho e um traço sobre ele.


Use informações DDC sobre o CRT: se estiver selecionada e  um CRT DDC estiver conectado, a página Configurações das Propriedades de Vídeo listará apenas os modos e as taxas de varredura que o CRT DDC aceita. Se não estiver selecionada, a lista não será limitada e será necessário cuidado ao usar o recurso “Teste" para validar um novo modo ou taxa de varredura antes de pressionar "Aplicar" ou "Ok" para aceitar.


Configurações Avançadas: clique nesta opção para abrir a caixa de diálogo Configurações Avançadas.


Configurações da TV: exibe o padrão de TV atual e o tipo de sinal de saída da TV conectada.


Sistema de TV: mostra o sistema atual da TV conectada (NTSC, PAL ou NTSC do Japão).


Sinal de Saída do Televisor:  mostra o tipo de sinal de saída de TV conectada (Vídeo Composto ou S-Vídeo).


Controle do Televisor: permite ao usuário ajustar o brilho, contraste, cor e matiz da TV.


Controle de Brilho: permite ao usuário ajustar o brilho da TV do brilho mínimo ao máximo, usando a barra deslizante.


Controle de Contraste: permite ao usuário ajustar o contraste da TV do contraste mínimo ao máximo, usando a barra deslizante.


Controle de Cor: permite ao usuário ajustar a cor da TV da cor mínima à máxima, usando a barra deslizante.


Controle de Matiz: permite ao usuário ajustar a matiz da TV de verde a roxo, usando a barra deslizante.


Botão Padrão: clique neste botão para definir o brilho, contraste, cor e tonalidade, de acordo com os valores padrão do BIOS.


Filtro de Tremulação: mostra o estado atual do Filtro de Tremulação.  O Filtro de Tremulação melhora a qualidade dos gráficos exibidos em uma TV.


Barra Deslizante do Filtro de Tremulação:  aumenta ou diminui a quantidade de Filtro de Tremulação usada pelo sistema, do Filtro de Tremulação mínimo ao máximo.


Barra Deslizante do Filtro de Tremulação:  aumenta ou diminui a quantidade de Filtro de Tremulação usada pelo sistema, do Filtro de Tremulação mínimo (Filtro de Tremulação desligado) ao Filtro de Tremulação máximo.


Nitidez: controle dinâmico que aperfeiçoa o contraste de contornos em relação à configuração do filtro de tremulação.


Barra Deslizante de Nitidez: aumenta ou diminui a quantidade de nitidez usada pelo sistema, da nitidez mínima à máxima.


Mapa de bits de Ajuste do Televisor:  mostra como ficarão as configurações de tamanho e posição atuais do televisor na tela.


Padrão de Teste: clique aqui para alternar entre os padrões de teste para ajustar as configurações da saída para TV.


Tamanho Horizontal/Vertical: ajusta a largura e a altura das imagens exibidas na tela de TV.


Botões do Tamanho Horizontal/Vertical: as setas da direita e da esquerda aumentam ou diminuem  o tamanho horizontal para tornar a imagem da TV mais estreita ou larga. As setas para cima e para baixo aumentam ou diminuem o tamanho vertical para tornar a imagem da TV mais curta ou mais longa. Clique no botão do meio para definir o tamanho horizontal e vertical da imagem da TV de acordo com os valores padrão do BIOS.


Posição da TV: ajusta a posição da imagem exibida na tela da TV.


Botões de Posição da TV: clique nas setas para deslocar a posição das imagens exibidas na tela do televisor na direção do botão. Clique no botão do meio para definir a posição de acordo com a configuração padrão.


Trava da Razão de Aspecto:  selecione esta opção para travar a área de exibição da TV em uma razão de aspecto de 4:3. Quando selecionada, apenas o Tamanho Vertical é ajustável.


Botão de Configuração da Correção de Abertura:  clique nesta opção para obter uma caixa de diálogo para definir os Controles de Correção de Abertura do televisor.


 Botão Padrão: clique nesta opção para definir o Filtro de Tremulação do televisor, o Limiar de Interpolação, o Tamanho Horizontal, o Tamanho Vertical e a Trava da Razão de Aspecto de acordo com os valores padrão do BIOS.


Correção da Abertura Inversa:  quando não selecionada, a Correção de Abertura está definida para melhorar gráficos e textos do Windows em geral; quando selecionada, a Correção de Abertura está definida para melhorar os modos gráficos e de texto em DOS com filtro de tremulação.


Correção de Abertura:  a Correção de Abertura aprimora o detalhe da imagem quando o Filtro de Tremulação está ativo.


Barra Deslizante de Correção de Abertura: aumenta ou diminui a quantidade de Correção de Abertura usada pelo sistema entre maior ou menor aprimoramento dos detalhes da imagem.


Limiar Inferior de Correção de Abertura: a quantidade de Correção de Abertura será subtraída dos valores de luminosidade se for inferior a este Limiar Inferior.  O sinal de Correção de Abertura é revertido para Correção de Abertura Inversa.


Barra Deslizante do Limiar Inferior de Correção de Abertura: aumenta ou diminui o Limiar Inferior de Correção de Abertura.


Limiar Intermediário de Correção de Abertura: a quantidade de Correção de Abertura será adicionada aos valores de luminosidade caso esteja entre os Limiares Inferior e Intermediário, ou subtraída dos valores de luminosidade caso esteja entre os Limiares Intermediário e Superior. O sinal de Correção de Abertura é revertido para Correção de Abertura Inversa.


Barra Deslizante do Limiar Intermediário de Correção de Abertura: aumenta ou diminui o Limiar Intermediário de Correção de Abertura.


Limiar Superior de Correção de Abertura: a quantidade de Correção de Abertura será adicionada aos valores de luminosidade caso seja superior ao Limiar Superior. O sinal da Correção de Abertura é revertido para Correção de Abertura Inversa.


Barra Deslizante do Limiar Superior de Correção de Abertura: aumenta ou diminui o Limiar Superior de Correção de Abertura.


Botão Padrão: clique nesta opção para definir a Correção de Abertura, o Limiar Inferior de Correção de Abertura, o Limiar Intermediário de Correção de Abertura e o Limiar Superior de Correção de Abertura de acordo com os valores padrão do BIOS.


Informações sobre o Adaptador Gráfico: exibe o tipo do chip, o tamanho da memória de vídeo (MB) e a versão do BIOS.


Informações sobre o Driver: exibe os números e as datas de lançamento da versão do driver.


Informações sobre o Driver de Vídeo: mostra o número e a data de lançamento da versão do driver de vídeo.


Informações sobre o Driver VPM: mostra o número e a data de lançamento da versão do driver VPM.


Informações sobre o Utilitário: mostra o número da versão deste utilitário.


DFP:  selecione para ativar o vídeo no DFP.


CRT 2:  selecione para ativar o vídeo no segundo CRT.


Mapa de bits do LCD: mostra o status do LCD.  Se o LCD não estiver presente, o mapa de bits do LCD apresenta uma tela em branco.  Se o LCD estiver presente mas não estiver ativo, o mapa de bits do LCD apresenta uma tela em branco.  Se o LCD estiver presente e ativo, será exibida uma imagem representando uma área de trabalho.


Mapa de bits do DFP: mostra o status do painel digital plano. Se o DFP não estiver conectado, o mapa de bits do DFP apresenta uma tela em branco.  Se o DFP estiver conectado mas não estiver ativo, o mapa de bits do DFP apresenta uma tela em branco.  Se o DFP estiver conectado e ativo, será exibida uma imagem representando uma área de trabalho.


Mapa de bits do CRT2: mostra o status do segundo CRT.  Se o segundo CRT estiver conectado, o mapa de bits do CRT apresenta uma tela em branco. Se o segundo CRT estiver conectado mas não estiver ativo, o mapa de bits do CRT apresenta uma tela em branco. Se o segundo CRT estiver conectado e ativo, será exibida a imagem representando uma área de trabalho.


Configurações do CRT: clique nesta opção para visualizar a página de configurações para o CRT.


Configurações do LCD:  clique nesta opção para visualizar a página de configurações para o LCD.


Configurações do DFP:  clique nesta opção para visualizar a página de configurações para o DFP.


Configurações da TV:  clique nesta opção para visualizar a página de configurações para a TV.


Configurações do CRT 2:  clique nesta opção para visualizar a página de configurações para o segundo CRT.


Clique nesta opção para abrir a página da Web deste produto.


Informações:  clique nesta opção para obter a tela de Informações, que exibe a data e a versão do BIOS e dos drivers de vídeo, assim como o número da versão deste utilitário.


Botão de Ajuste da TV: traz uma página para permitir ao usuário ajustar o tamanho e a posição da imagem da TV.


Informações sobre o Utilitário: mostra o número da versão deste utilitário e o nome do arquivo do recurso em uso (se houver).


Vídeo 1: selecione para aplicar as configurações ao vídeo 1. #


Vídeo 2: selecione para aplicar as configurações ao vídeo 2. #